
; ----------------------------------------------------------------------

.Patch Names


[Yamaha PSR-520 Bank 0]
0=Grand Piano
1=Bright Piano
2=Honky-tonk Piano
3=Funky Electric Piano
4=DX Electric Piano
5=Midi Electric Piano
6=Hyper Electric Piano
7=Dream Electric Piano
8=Bell Electric Piano
9=Ice Electric Piano
10=Tremolo Electric Piano
11=Harpsichord
12=Harpsichord Coupled
13=Clavi
14=Wah Clavi
15=Celeste
16=Vibraphone
17=Marimba
18=Bells
19=Xylophone
20=Chimes
21=Timpani
22=Steel Drums
23=Dulcimer
24=Music Box
25=Kalimba
54=Acoustic Bass
55=Finger Bass
56=Pick Bass
57=Fretless Bass
58=Slap Bass
59=Synth Bass 1
60=Synth Bass 2
61=Techno Bass
71=Strings 1
72=Strings 2
73=Chamber Strings
74=Synth Strings
75=Slow Strings
76=Tremolo Strings
77=Violin w/Strings
78=Pizzicato Strings
79=Choir
80=Choir Aahs
81=Choir Oohs
82=Synth Choir
83=Voyager
84=Orchestra Hit
121=Square Lead
122=Sawtooth Lead
123=Voice Lead
124=Crystal
125=Brightness
126=Sub Aqua
127=Analog Lead

[Yamaha PSR-520 Bank 1]
0=Rain Hold
1=70's Lead
2=Synth Clavi
3=Fantasia
4=Bell Pad
5=Xenon Pad
6=Angels
7=Transform
8=Atmosphere
9=Shining
10=Dark Moon
11=Cyber Pad
12=Sci-Fi
13=Organ Harmonics 51/3
14=Organ Harmonics 51/3 + 22/3

[Yamaha PSR-520 Bank 127]
0=Standard Kit
8=Room Kit
16=Rock Kit
24=Electronic Kit
25=Analog Kit
32=Jazz Kit
40=Brush Kit
48=Corps


; ----------------------------------------------------------------------

.RPN Names


; ----------------------------------------------------------------------

.NRPN Names


; ----------------------------------------------------------------------

.Instrument Definitions


[Yamaha PSR-520]
Patch[0]=Yamaha PSR-520 Bank 0
Patch[1]=Yamaha PSR-520 Bank 1
Patch[2]=General MIDI
Patch[16383]=Yamaha PSR-520 Bank 127
Patch[127]=General MIDI
Patch[*]=General MIDI
Drum[16383,*]=1
